-1 -0.5 0 0.5 1

-0.5 0 0.5

LONG PENDULUMS

LARGE SWINGS

Time -1 -0.5 0 0.5 1

-0.5 0 0.5

SHORT PENDULUMS

Amplitude

Time

-1 -0.5 0 0.5 1

-0.5 0 0.5

SMALL SWINGS

Time -1 -0.5 0 0.5 1

-0.5 0 0.5

Amplitude

Time

-0.5

0

0.5

-0.5 0 0.5

PENDULUM "A"

LARGE SWINGS

Time

-0.5

0

0.5

-0.5 0 0.5

PENDULUM "B"

Time

Frequency

-0.5

0

0.5

-0.5 0 0.5

PENDULUM "C"

SMALL SWINGS

Time

-0.5

0

0.5

-0.5 0 0.5

PENDULUM "D"

Time

Frequency