-1 -0.5 0 0.5 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Real Part of Noiselet Time Series with NW = 1

Time

Amplitude (normalized)

-1 -0.5 0 0.5 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Real Part of Noiselet Time Series with NW = 2

Time

Amplitude (normalized)

-1 -0.5 0 0.5 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Real Part of Noiselet Time Series with NW = 4

Time

Amplitude (normalized)

-1 -0.5 0 0.5 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Real Part of Noiselet Time Series with NW = 8

Time

Amplitude (normalized)