\documentstyle[psfig,12pt]{article}
\newlength{\prw}
\setlength{\prw}{4.5in} %  book is 5+3/4 wide; make it a bit less...
\textwidth=\prw
%\oddsidemargin=-.5in
\textheight=12in % no page num
\input{/home/mcbuff/steve/thesis/figcommands}
\begin{document}

\vspace{-1in}
%\hspace{-.01\prw}
\figc{Progress_in.eps,width=.6\prw}  % made in ``fig'' which is a drawing prog
                                     % which gives PS TimesRoman default
%%\figc{dot_pr.eps,width=\prw}

\vspace{.2in}
\hspace{-.055\prw} % dont know why need to do this; was very careful about BB
%\centerline{
%  \psfig{figure=/home/mcbuff/steve/512_432/keyeq.eps,width=\prw}
%}%endcenterline
\figc{fourieroperator_no_labels.cps,width=\prw}

\vspace{.22in}
\figc{dot_p.eps,width=\prw} % pattern
\vspace{.13in}
\figc{dot_r.eps,width=\prw} % recognition

\end{document}

