0 2 4 6 8 10 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 DYNAMIC RANGE COMPRESSORS

photoquantity, q normalized response logarithmic power law

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

2

4

6

8

10 DYNAMIC RANGE EXPANDERS

renormalized signal level, f1 photoquantity, q antilog power law