WAVE TIME SERIES REAL

IMAG

-1/2

0

+1/2 TF for WAVE

FREQUENCY

TIME

WAVELET TIME SERIES REAL

IMAG

-1/2

0

+1/2 TF for WAVELET

FREQUENCY

TIME

CHIRP TIME SERIES REAL

IMAG

-1/2

0

+1/2 TF for CHIRP

FREQUENCY

TIME

CHIRPLET TIME SERIES REAL

IMAG

-1/2

0

+1/2 TF for CHIRPLET

FREQUENCY

TIME