Input to LEM (‘‘Training’’ Data)

0

-0.5 0 0.5 real(s(t))

Time

Amplitude

-0.5

0

0.5

-0.5 0 0.5 Time

Frequency

TF of signal, s

0

-0.5 0 0.5 Time

Amplitude

-0.5

0

0.5

-0.5 0 0.5 Time

Frequency

Initial Guess

Approximation After 1 Itteration

0

-0.5 0 0.5 Time

Amplitude

-0.5

0

0.5

-0.5 0 0.5 Time

Frequency